\section{Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component.cxx File Reference}
\label{AliHLTPHOSDDLDecoderComponent_8cxx}\index{AliHLTPHOSDDLDecoderComponent.cxx@{AliHLTPHOSDDLDecoderComponent.cxx}}


{\tt \#include \char`\"{}Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include $<$iostream$>$}\par
{\tt \#include \char`\"{}stdio.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}Ali\-Raw\-Reader\-Memory.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}Ali\-Calo\-Raw\-Stream.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include $<$cstdlib$>$}\par
{\tt \#include \char`\"{}Ali\-HLTPHOSRcu\-Channel\-Data\-Struct.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Variables}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component} {\bf g\-Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component}
\end{CompactItemize}


\subsection{Variable Documentation}
\index{AliHLTPHOSDDLDecoderComponent.cxx@{Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component.cxx}!gAliHLTPHOSDDLDecoderComponent@{gAliHLTPHOSDDLDecoderComponent}}
\index{gAliHLTPHOSDDLDecoderComponent@{gAliHLTPHOSDDLDecoderComponent}!AliHLTPHOSDDLDecoderComponent.cxx@{Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component.cxx}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component} {\bf g\-Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component}}\label{AliHLTPHOSDDLDecoderComponent_8cxx_a0}




Definition at line 27 of file Ali\-HLTPHOSDDLDecoder\-Component.cxx.