\section{Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit.cxx File Reference}
\label{AliHLTPHOSRawAnalyzerChiSquareFit_8cxx}\index{AliHLTPHOSRawAnalyzerChiSquareFit.cxx@{AliHLTPHOSRawAnalyzerChiSquareFit.cxx}}
{\tt \#include \char`\"{}Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include $<$iostream$>$}\par
\subsection*{Functions}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Class\-Imp} ({\bf Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit}) {\bf Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit}
\end{CompactItemize}


\subsection{Function Documentation}
\index{AliHLTPHOSRawAnalyzerChiSquareFit.cxx@{Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit.cxx}!ClassImp@{ClassImp}}
\index{ClassImp@{ClassImp}!AliHLTPHOSRawAnalyzerChiSquareFit.cxx@{Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit.cxx}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Class\-Imp ({\bf Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Chi\-Square\-Fit})}\label{AliHLTPHOSRawAnalyzerChiSquareFit_8cxx_a0}


