\section{Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component.cxx File Reference}
\label{AliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent_8cxx}\index{AliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent.cxx@{AliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent.cxx}}


{\tt \#include \char`\"{}Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include \char`\"{}Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder.h\char`\"{}}\par
{\tt \#include $<$cstdlib$>$}\par
{\tt \#include \char`\"{}Ali\-HLTPHOSCommon\-Defs.h\char`\"{}}\par
\subsection*{Variables}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component} {\bf g\-Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component}
\end{CompactItemize}


\subsection{Variable Documentation}
\index{AliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent.cxx@{Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component.cxx}!gAliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent@{gAliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent}}
\index{gAliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent@{gAliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent}!AliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent.cxx@{Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component.cxx}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component} {\bf g\-Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component}}\label{AliHLTPHOSRawAnalyzerPeakFinderComponent_8cxx_a0}




Definition at line 24 of file Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Peak\-Finder\-Component.cxx.