\section{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct Struct Reference}
\label{structAliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct}\index{AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct}}
{\tt \#include $<$Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct.h$>$}

\subsection*{Public Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Ali\-HLTUInt8\_\-t} {\bf f\-Module\-ID}
\item 
Float\_\-t {\bf f\-Accumulated\-Energies} [N\_\-XCOLUMNS\_\-MOD][N\_\-ZROWS\_\-MOD][N\_\-GAINS]
\item 
{\bf Ali\-HLTUInt32\_\-t} {\bf f\-Hits} [N\_\-XCOLUMNS\_\-MOD][N\_\-ZROWS\_\-MOD][N\_\-GAINS]
\end{CompactItemize}


\subsection{Member Data Documentation}
\index{AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct}!fAccumulatedEnergies@{fAccumulatedEnergies}}
\index{fAccumulatedEnergies@{fAccumulatedEnergies}!AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Float\_\-t {\bf Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct::f\-Accumulated\-Energies}[N\_\-XCOLUMNS\_\-MOD][N\_\-ZROWS\_\-MOD][N\_\-GAINS]}\label{structAliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct_o1}




Definition at line 25 of file Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event().\index{AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct}!fHits@{fHits}}
\index{fHits@{fHits}!AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Ali\-HLTUInt32\_\-t} {\bf Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct::f\-Hits}[N\_\-XCOLUMNS\_\-MOD][N\_\-ZROWS\_\-MOD][N\_\-GAINS]}\label{structAliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct_o2}




Definition at line 26 of file Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event().\index{AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct}!fModuleID@{fModuleID}}
\index{fModuleID@{fModuleID}!AliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Ali\-HLTUInt8\_\-t} {\bf Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct::f\-Module\-ID}}\label{structAliHLTPHOSModuleCellAccumulatedEnergyDataStruct_o0}




Definition at line 24 of file Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event().

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Ali\-HLTPHOSModule\-Cell\-Accumulated\-Energy\-Data\-Struct.h}\end{CompactItemize}
