\section{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct Struct Reference}
\label{structAliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct}\index{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct}}
{\tt \#include $<$Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h$>$}

\subsection*{Public Attributes}
\begin{CompactItemize}
\item 
Int\_\-t {\bf f\-Module\-ID}
\item 
Int\_\-t {\bf f\-Rcu\-X}
\item 
Int\_\-t {\bf f\-Rcu\-Z}
\item 
Int\_\-t {\bf f\-Cnt}
\item 
{\bf Ali\-HLTPHOSValid\-Cell\-Data\-Struct} {\bf f\-Valid\-Data} [N\_\-ROWS\_\-RCU $\ast$N\_\-COLUMNS\_\-RCU $\ast$N\_\-GAINS]
\end{CompactItemize}


\subsection{Member Data Documentation}
\index{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}!fCnt@{fCnt}}
\index{fCnt@{fCnt}!AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Int\_\-t {\bf Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct::f\-Cnt}}\label{structAliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct_o3}




Definition at line 27 of file Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSRcu\-Histogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSModule\-Merger\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), and Ali\-HLTPHOSOnline\-Display::Get\-Next\-Event().\index{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}!fModuleID@{fModuleID}}
\index{fModuleID@{fModuleID}!AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Int\_\-t {\bf Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct::f\-Module\-ID}}\label{structAliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct_o0}




Definition at line 24 of file Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSModule\-Merger\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), and Ali\-HLTPHOSOnline\-Display::Get\-Next\-Event().\index{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}!fRcuX@{fRcuX}}
\index{fRcuX@{fRcuX}!AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Int\_\-t {\bf Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct::f\-Rcu\-X}}\label{structAliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct_o1}




Definition at line 25 of file Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSModule\-Merger\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), and Ali\-HLTPHOSOnline\-Display::Get\-Next\-Event().\index{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}!fRcuZ@{fRcuZ}}
\index{fRcuZ@{fRcuZ}!AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}Int\_\-t {\bf Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct::f\-Rcu\-Z}}\label{structAliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct_o2}




Definition at line 26 of file Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSModule\-Merger\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), and Ali\-HLTPHOSOnline\-Display::Get\-Next\-Event().\index{AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}!fValidData@{fValidData}}
\index{fValidData@{fValidData}!AliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct@{Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct}}
\subsubsection{\setlength{\rightskip}{0pt plus 5cm}{\bf Ali\-HLTPHOSValid\-Cell\-Data\-Struct} {\bf Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct::f\-Valid\-Data}[N\_\-ROWS\_\-RCU $\ast$N\_\-COLUMNS\_\-RCU $\ast$N\_\-GAINS]}\label{structAliHLTPHOSRcuCellEnergyDataStruct_o4}




Definition at line 29 of file Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h.

Referenced by Ali\-HLTPHOSRcu\-Histogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSRaw\-Analyzer\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSModule\-Merger\-Component::Do\-Event(), Ali\-HLTPHOSHistogram\-Producer\-Component::Do\-Event(), and Ali\-HLTPHOSOnline\-Display::Get\-Next\-Event().

The documentation for this struct was generated from the following file:\begin{CompactItemize}
\item 
{\bf Ali\-HLTPHOSRcu\-Cell\-Energy\-Data\-Struct.h}\end{CompactItemize}
