\newpage
\chapter*{Nomenklatur}
\begin{tabular}{lll}
	\vspace{1mm}
	$a_i$            & [-]            & Polynomkoeffizient \\
	\vspace{1mm}
	$c_f$            & [-]            & Reibungswiderstandsbeiwert der
turbulent umstr"omten ebenen Platte \\
	\vspace{1mm}
	$c_{w_V}$        & [-]            & volumenbezogener
Widerstandsbeiwert \\
	\vspace{1mm}
	$D$              & [m]             & Durchmesser \\
	\vspace{1mm}
	$L$              & [m]            & K"orperl"ange \\
	\vspace{1mm}
	$n_{krit.}$      & [-]            & kritischer Anfachungsfaktor
(relevant f"ur die Umschlagsberechnung) \\
	\vspace{1mm}
	$Re_L$           & [-]            & l"angenbezogene Reynoldszahl \\
	\vspace{1mm}
	$Re_V$           & [-]            & volumenbezogene Reynoldszahl \\
	\vspace{1mm}
	$r$              & [m]            & Radius \\
	\vspace{1mm}
	$U_{\infty}$     & [$m/s$]        & Anstr"omgeschwindigkeit \\
	\vspace{1mm}
	$V$              & [$m^3$]        & Volumen \\
	\vspace{1mm}
	$W$              & [$N$]          & Widerstand \\
	\vspace{1mm}
	$x, y, z$        & [m]            & kartesische Koordinaten \\


	\vspace{1mm}
	$\alpha$        & [$^{\circ}$] & Anstellwinkel \\
	\vspace{1mm}
	$\nu$           & [$m^2/s$]    & kinematische Viskosit"at des
Str"omungsmediums \\
	\vspace{1mm}
	$\rho$          & [$kg/m^3$]   & Dichte des Str"omungsmediums \\
\end{tabular}
