0 50 100 -10 -8 -6 -4 -2 0 RMSE - SWiP

α

RMSE (dB)

0 20 40 -10 -8 -6 -4 -2 0 RMSE - GCF

K’ 0 0.5 1 -10 -8 -6 -4 -2 0

Normalized parameter (linear scale)

RMSE - GCF/SWiP SWiP GCF

0 50 100 18 20 22 24 26 28 30 32 CR - SWiP

α 0 20 40 15

20

25

30

35 CR - GCF

K’ 0 0.5 1 15

20

25

30

35

Normalized parameter (linear scale)

CR - GCF/SWiP SWiP GCF