\begin{otherlanguage}{ngerman}
\chapter*{Kurzfassung}
Nach der Titelseite des Berichtes und dem Aufgabenblatt soll das Wesentliche aus dem Inhalt der Arbeit in
wenigen S"atzen zusammengefasst werden. Diese "`Übersicht"' soll keine Formeln und m"oglichst keine Literaturhinweise enthalten.
\end{otherlanguage}
